-- ============================================================================
-- FUNCIONES RLS - ERP Vidrio Templado
-- ============================================================================
-- Versión: 1.0.0
-- Fecha: 2025-12-09
-- Nota: Usa las funciones de contexto de ERP-Core (auth schema)
-- ============================================================================

-- Las funciones principales están en ERP-Core:
--   auth.get_current_tenant_id()
--   auth.get_current_user_id()
--   auth.get_current_company_id()

-- Función para calcular área de vidrio en m2
CREATE OR REPLACE FUNCTION vidrio.calculate_area_m2(
    width_mm DECIMAL,
    height_mm DECIMAL
)
RETURNS DECIMAL AS $$
BEGIN
    RETURN (width_mm / 1000.0) * (height_mm / 1000.0);
END;
$$ LANGUAGE plpgsql IMMUTABLE;

COMMENT ON FUNCTION vidrio.calculate_area_m2 IS
'Calcula el área en metros cuadrados a partir de dimensiones en milímetros';

-- ============================================================================
-- FIN FUNCIONES RLS
-- ============================================================================
